# blues

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

kamera obskura — prosty przyrząd optyczny, pudełko z małym otworem w jednej ze ścian. Wpadające przez niego światło odbite od obiektu tworzy projekcję tego obiektu na przeciwległej ścianie. Pierwowzór aparatu fotograficznego. [przypis edytorski]